Beam position and tune

Beam position and sliding tune measurement (using 1000 turns) during 4096 turns measured with BPH 10209

Multiturn measurement mode

Horiz. beam position and BPM sum signal during 175000 turns

Tune during 100000 turns

Tune measured during 100000 turns with BPH 10209, 4096 turns used for each tune value

Windows for harmonic analysis